<?xml version="1.0"?>
<Definientia>
<Signature>
<ArticleID name="HIDDEN"/>
<ArticleID name="TARSKI"/>
<ArticleID name="XBOOLE_0"/>
<ArticleID name="ZFMISC_1"/>
<ArticleID name="SUBSET_1"/>
<ArticleID name="RELAT_1"/>
<ArticleID name="XTUPLE_0"/>
<ArticleID name="RELSET_1"/>
<ArticleID name="ENUMSET1"/>
<ArticleID name="FUNCT_1"/>
<ArticleID name="MCART_1"/>
<ArticleID name="DOMAIN_1"/>
<ArticleID name="PARTFUN1"/>
<ArticleID name="FUNCT_2"/>
<ArticleID name="ORDINAL1"/>
<ArticleID name="FINSET_1"/>
<ArticleID name="CARD_1"/>
<ArticleID name="STRUCT_0"/>
<ArticleID name="SETFAM_1"/>
<ArticleID name="RELAT_2"/>
<ArticleID name="EQREL_1"/>
<ArticleID name="FUNCOP_1"/>
<ArticleID name="FINSEQ_1"/>
<ArticleID name="XBOOLEAN"/>
<ArticleID name="CARD_3"/>
<ArticleID name="FINSEQ_2"/>
<ArticleID name="MARGREL1"/>
<ArticleID name="PARTIT1"/>
<ArticleID name="BVFUNC_2"/>
<ArticleID name="PARTIT_2"/>
<ArticleID name="PETRI"/>
</Signature>
<Definiens constrkind="V" constrnr="87" aid="PETRI" defnr="1">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Not>
<Pred kind="V" nr="1">
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Pred>
</Not>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="V" constrnr="88" aid="PETRI" defnr="2">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Not>
<Pred kind="V" nr="1">
<Func kind="U" nr="6">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Pred>
</Not>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="261" aid="PETRI" defnr="3">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Func kind="G" nr="6">
<Func kind="K" nr="1">
<Func kind="K" nr="5"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="1">
<Func kind="K" nr="5"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="260">
<Func kind="K" nr="1">
<Func kind="K" nr="5"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="1">
<Func kind="K" nr="5"/>
</Func>
</Func>
<Func kind="K" nr="260">
<Func kind="K" nr="1">
<Func kind="K" nr="5"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="1">
<Func kind="K" nr="5"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="266" aid="PETRI" defnr="4">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Var nr="1"/>
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="20">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="6">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="2">
<Var nr="3"/>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="1">
<Var nr="2"/>
<Func kind="K" nr="83">
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Var nr="1"/>
<Var nr="3"/>
</Func>
</Pred>
</And>
</Not>
</For>
</For>
</Not>
</Fraenkel>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="267" aid="PETRI" defnr="5">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Var nr="1"/>
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="20">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="2">
<Var nr="3"/>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="1">
<Var nr="2"/>
<Func kind="K" nr="83">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Var nr="3"/>
<Var nr="1"/>
</Func>
</Pred>
</And>
</Not>
</For>
</For>
</Not>
</Fraenkel>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="268" aid="PETRI" defnr="6">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Var nr="1"/>
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="20">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="2">
<Var nr="3"/>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="1">
<Var nr="2"/>
<Func kind="K" nr="83">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Var nr="1"/>
<Var nr="3"/>
</Func>
</Pred>
</And>
</Not>
</For>
</For>
</Not>
</Fraenkel>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="269" aid="PETRI" defnr="7">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Var nr="1"/>
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="20">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="6">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="2">
<Var nr="3"/>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="1">
<Var nr="2"/>
<Func kind="K" nr="83">
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Var nr="3"/>
<Var nr="1"/>
</Func>
</Pred>
</And>
</Not>
</For>
</For>
</Not>
</Fraenkel>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="V" constrnr="89" aid="PETRI" defnr="8">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Is>
<Func kind="K" nr="266">
<LocusVar nr="1"/>
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="K" nr="267">
<LocusVar nr="1"/>
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
</Is>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="V" constrnr="90" aid="PETRI" defnr="9">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Not>
<Pred kind="V" nr="89">
<LocusVar nr="1"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
</Not>
</For>
</Not>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="V" constrnr="91" aid="PETRI" defnr="10">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Is>
<Func kind="K" nr="267">
<LocusVar nr="1"/>
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="K" nr="266">
<LocusVar nr="1"/>
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
</Is>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="V" constrnr="92" aid="PETRI" defnr="11">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Not>
<Pred kind="V" nr="91">
<LocusVar nr="1"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
</Not>
</For>
</Not>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="271" aid="PETRI" defnr="12">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="86"/>
</Cluster>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Func kind="G" nr="6">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="50">
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="6">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
<Func kind="K" nr="50">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="272" aid="PETRI" defnr="13">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<Func kind="K" nr="271">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<LocusVar nr="2"/>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="273" aid="PETRI" defnr="14">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<Func kind="K" nr="271">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<LocusVar nr="2"/>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="274" aid="PETRI" defnr="15">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<Func kind="K" nr="271">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<LocusVar nr="2"/>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="275" aid="PETRI" defnr="16">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<Func kind="K" nr="271">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<LocusVar nr="2"/>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="276" aid="PETRI" defnr="17">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="4">
<Func kind="K" nr="271">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<LocusVar nr="2"/>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="277" aid="PETRI" defnr="18">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<Func kind="K" nr="271">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<LocusVar nr="2"/>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="278" aid="PETRI" defnr="19">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="4">
<Func kind="K" nr="271">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="10">
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<LocusVar nr="2"/>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="279" aid="PETRI" defnr="20">
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="40" value="false"/>
<Adjective nr="49" value="false"/>
<Adjective nr="87"/>
<Adjective nr="88"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<Func kind="K" nr="271">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="4">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<LocusVar nr="2"/>
</DefMeaning>
</Definiens>
</Definientia>
